┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│                                                                              │
│        This is the maximum size help screen available using Telix.           │
│                                                                              │
│                                                                              │
│        When editing, make sure that you don't exceed 80 characters           │
│           and 24 lines.  You can make it smaller (see examples).             │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└────────── Esc to restore previous screen or Any Key to return ───────────────┘

